WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Krämer, Johann Paul
identifier: 1019430818
birth: 1743-10-21, Jüchsen bei Meiningen
death: 1819-03-09, Göttingen
sex: m
occupation: Klavierbauer
occupation: Instrumentenbauer
residence: Göttingen
Er erlernte Klavierbau vermutlich bei Johann Heinrich Harrass II (1707–1778) in Großbreitenbach und machte sich 1772 in Göttingen selbständig. Hier wurde er vor allem durch seine vorzüglichen Clavichorde bekannt; 1787 nahm er seinen ältesten und 1796 auch den jüngeren Sohn in sein Geschäft auf, wonach er Johann Paul Krämer u. Söhne signierte; 1806 schieden die Söhne jedoch aus und gründeten ein eigenes Geschäft; das väterliche blieb eigenständig erhalten.