WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kranz, Johann Friedrich
identifier: 104294183
birth: 1752-04-06, Weimar
death: 1810-02-20, Stuttgart
sex: m
occupation: Kapellmeister
occupation: Komponist
occupation: Violinist
residence: Weimar
residence: Stuttgart
- Sohn des Pächters Georg Kranz (auch Crantz); musikalische Ausbildung durch den Konzertmeister Carl Gottlieb Göpfert und Hofkapellmeister Wolf
- seit ca. 1766 in der Weimarer Hofkapelle tätig, ab 1778 als Kammermusikus angestellt; von dort aus zwischen 1780 und 1787 ausgedehnte Reisen durch Süddeutschland, Italien und Österreich; ab 1787 zweiter Konzertmeister, ab 1791 Musikdirektor der Oper in Weimar, 1799 bis Januar 1803 Hofkapellmeister
- ab 1. März 1803 bis zum Tod Hofkapellmeister in Stuttgart (aus gesundheitlichen Gründen ab 1807 nicht mehr tätig)