WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Krüger, Gottlieb
identifier: 1126605743
birth: 1791-11-30, Berlin
death: 1868-05-10, Stuttgart
sex: m
occupation: Flötist
residence: Berlin
residence: Stuttgart
- musikalische Ausbildung ab ca. 1800, Auftritte in Berlin ab spätestens 1809
- ab 1810 Flötist der Stuttgarter Hofkapelle, 1818 Ernennung zum Kammermusikus, aus dem Dienst ausgeschieden 1861
- Konzertreisen u. a. nach Berlin (1814), Darmstadt und Hannover (1824)
- Vater des Pianisten Wilhelm Krüger und des Harfenisten Gottlieb Krüger (1824–1895)