WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1126605743 Krüger, Gottlieb[^1]
[^1: - musikalische Ausbildung ab ca. 1800, Auftritte in Berlin ab spätestens 1809
- ab 1810 Flötist der Stuttgarter Hofkapelle, 1818 Ernennung zum Kammermusikus, aus dem Dienst ausgeschieden 1861
- Konzertreisen u. a. nach Berlin (1814), Darmstadt und Hannover (1824)
- Vater des Pianisten Wilhelm Krüger und des Harfenisten Gottlieb Krüger (1824–1895)]