WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Latour, Francis Tatton; Taton, Corneil François; Latour, Jean Tatton; Latour, Jean Théodore
identifier: 1056100680
birth: 1767-03-03, Saint-Omer
death: 1845-04-26, Paris
sex: m
occupation: Organist
occupation: Pianist
occupation: Klavierlehrer
occupation: Komponist
occupation: Musikverleger
residence: London
- geboren als Corneil François Taton
- 1786 Organist an Sainte-Marguerite in Saint-Omer (Pas-de-Calais), nannte sich bei seiner Heirat (5. Oktober 1786) bereits Latour
- Pianist und Klavierlehrer
- von 1792 bis 1837 in London tätig, Pianist des Prinzregenten (ab 1820 König) George
- als Musikverleger anfangs (1810ff.) assoziiert mit J. B. Cramer und Samuel Chappell
- selbständiger Musikverleger von 1826 bis 1830
- einer der Direktoren der Philharmonic Society in London
- lebte zuletzt in Paris
- Komponist und Arrangeur besonders für Klavier und Flöte, schuf auch Arrangements nach Freischütz und Preciosa