WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Napoleon III.; Bonaparte, Charles Louis Napoléon
identifier: 118586416
birth: 1808-04-20, Paris
death: 1873-01-09, Chislehurst bei London
sex: m
residence: Paris
residence: London
Sohn von Louis Napoléon Bonaparte und dessen Frau Hortense de Beauharnais; 1848 bis 1852 französischer Staatspräsident, 1852 bis 1870 Kaiser von Frankreich