WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118586416 Napoleon III. Bonaparte, Charles Louis Napoléon [Sohn von Louis Napoléon Bonaparte und dessen Frau Hortense de Beauharnais; 1848 bis 1852 französischer Staatspräsident, 1852 bis 1870 Kaiser von Frankreich]