WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ludwig, Herzog von Württemberg; Ludwig (Louis) Friedrich Alexander von Württemberg
identifier: 132356716
birth: 1756-08-30, Treptow an der Rega
death: 1817-09-20, Kirchheim unter Teck
sex: m
occupation: Feldmarschall
residence: Warschau
residence: Riga
residence: Stuttgart
residence: Ludwigsburg
residence: Kirchheim
- Sohn des Herzogs Friedrich Eugen von Württemberg und dessen Frau Dorothea
- Bruder des ersten württembergischen Königs Friedrich I., der Herzöge Eugen und Heinrich sowie der Zarin Maria Fjodorowna
- seit 28. Januar 1797 in zweiter Ehe verheiratet mit Henriette, geb. von Nassau-Weiburg
- Dienstherr Carl Maria von Webers 1807–1810