WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

132356716 Ludwig, Herzog von Württemberg Ludwig (Louis) Friedrich Alexander von Württemberg[^1]
[^1: - Sohn des Herzogs Friedrich Eugen von Württemberg und dessen Frau Dorothea
- Bruder des ersten württembergischen Königs Friedrich I., der Herzöge Eugen und Heinrich sowie der Zarin Maria Fjodorowna
- seit 28. Januar 1797 in zweiter Ehe verheiratet mit Henriette, geb. von Nassau-Weiburg
- Dienstherr Carl Maria von Webers 1807–1810]