WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Maria Ludovika Beatrix, Kaiserin von Österreich; Maria Ludovika Beatrix, Erzherzogin von Österreich-Este; Maria Ludovika Beatrix, Erzherzogin von Österreich-Modena
identifier: 119446715
birth: 1787-12-14, Monza
death: 1816-04-07, Verona
sex: f
occupation: Kaiserin
residence: Wien
Tochter von Erzherzog Ferdinand (1754–1806) und dessen Frau Maria Beatrix (1750–1829), der Tochter des letzten Herzogs von Modena; seit 1808 dritte Gattin von Franz I.