WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

119396580 Henriette, Herzogin von Württemberg Henriette, Prinzessin von Nassau-Weilburg[^1]
[^1: - jüngste Tochter des Fürsten Karl Christian von Nassau-Weiburg (1735–1788) und dessen Frau Karoline, geb. von Oranien-Nassau-Diez (1743–1787)
- zweite Ehefrau von Herzog Ludwig von Württemberg (Eheschließung 28. Januar 1797 in Bayreuth); Mutter seiner vier Töchter Maria Dorothea, Amalie, Pauline und Elisabeth sowie seines jüngsten Sohnes Alexander]