WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1257655086 Jähns, Reinhart Jähns, Johann Karl Reinhart[^1]
[^1: - Sohn von Ida und Friedrich Wilhelm Jähns
- Taufpate war Max Maria von Weber
- Ausbildung (gefördert durch Max Maria von Weber): ab Februar 1858 in den Wöhlertschen Maschinenbau-Werkstätten in Berlin, ab Herbst 1858 an der Technischen Hochschule in Hannover, ab 1859 am Polytechnikum in Dresden
- Patentanträge für einen Stimmhammer (1864) und eine Stimmvorrichtung für Pianofortes (1869); vgl. Geheimes Staatsarchiv Berlin, I. HA Rep. 120, D XIV 2 Nr. 3 Bd. 8 bzw. 9
- 29. Oktober 1864 Erteilung des preußischen Patents auf fünf Jahre für ein Klemmfutter für Drehbänke; vgl. Amtsblatt der Königlichen Regierung in Gumbinnen, Nr. 45 (9. November 1864), S. 187
- 26. November 1864 Erteilung des sächsischen Patents auf eine neue Meßtischbewegung; vgl. Leipziger Zeitung, Nr. 287 (3. Dezember 1864), S. 6398
- 16. Januar 1865 Erteilung des preußischen Patents auf fünf Jahre für eine Horizontalbewegung für Meßinstrumente (als Ersatz für das entsprechende ältere Patent vom 15. August 1864); vgl. Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Cöslin, Nr. 5 (1. Februar 1865), S. 36
- 1. Oktober 1865 bis November 1866 Gesellschafter der Maschinenfabrik Jähns & Toussaint in Berlin gemeinsam mit Charles Alfred Toussaint (im Handelsregister unter Nr. 1785, Löschung im November 1865); vgl. Königlich Preußischer Staats-Anzeiger, Nr. 272 (18. November 1865), S. 3730 sowie Beilage zu Nr. 275 (13. November 1866), S. 4000
- 5. Dezember 1865 Erteilung des preußischen Patents auf fünf Jahre für eine Vorrichtung an Kippregeln zum Messen von Höhenwinkeln; vgl. Königlich Preußischer Staats-Anzeiger, Nr. 289 (8. Dezember 1865), S. 3982
- 1865 in Newton’s London Journal of Arts and Scienes, Nr. 130 (1. Oktober 1865), S. 151 nachgewiesen: impts. in mounting telescopes and microscopes
- war laut Brief vom 15. Mai 1868 in Liverpool verheiratet; Ehefrau: Marta Jähns, geb. Byford
- 26. Juni 1868 Erteilung des preußischen Patents auf fünf Jahre für einen graphischen Distanzmesser; vgl. Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleisses in Preußen, Jg. 48 (1869), S. 93
- erhielt am 27. Mai 1871 das preußische Patent auf drei Jahre für einen Flüssigkeitsmesser; vgl. Zeitung für Berg-, Hüttenwesen und Industrie, Jg. 16, Nr. 44 (2. Juni 1871), S. 277
- 1872 Betriebs-Chef der Dux-Bodenbacher Eisenbahn
- 1873 Fabrikdirektor in Kirchheim unter Teck; von dort aus Patentgesuch für einen Distanzmesser „Polymeter“; vgl. Geheimes Staatsarchiv Berlin, I. HA Rep. 120, D XIV 2 Nr. 5 Bd. 8
- 1876 Obermaschinenmeister der Muldentalbahn in Penig; von dort aus Patentgesuch für eine hydraulische Waage; vgl. Geheimes Staatsarchiv Berlin, I. HA Rep. 120, D XIV 2 Nr. 2 Bd. 5; laut Brief von F. W. Jähns vom 22. Juli 1878 war sein Sohn dort bereits seit fünf Jahren Ober-Ingenieur
- 1878 Königlich Sächsischer Regierungs-Ingenieur in Chemnitz
- seit 1881 in Köln ansässig, seit ca. 1882 dort Königl. Eisenbahn-Maschinen-Inspector]