WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Amalie, Königin von Griechenland; Amalie Marie Friederike, Prinzessin von Oldenburg
identifier: 119077701
birth: 1818-12-21, Oldenburg
death: 1875-05-20, Bamberg
sex: f
residence: Athen
residence: Bamberg
- Tochter von Erbprinz (ab 1829 Großherzog) August von Oldenburg und dessen erster Frau Adelheid
- 22. November 1836 in Oldenburg Heirat mit Otto I. Friedrich Ludwig, König von Griechenland