WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

128642866 Scholz, Wenzel Scholz, Wenzislaus Johann[^1]
[^1: - Sohn des Schauspielers Leopold Scholz (1748/56?–1826) und der Schauspielerin Josefa Scholz, geb. Haller (1765?–1832), Trennung der Eltern 1792 (der Sohn blieb bei der Mutter)
- Bühnendebüt 1804 in Laibach
- überwiegend am Theater in Laibach und ab 1807 in Klagenfurt tätig (zwischendurch 1815 einige Monate in Wien)
- 9. September 1811 Heirat mit Antonia Rupp, Buchdruckerstochter, in St. Veit (Kärnten) (gest. 7. August 1844)
- 1816 bis 1826 am Ständischen Theater Graz; spielte dort 1825 in der Preciosa den Schlossvogt Pedro
- ab 1826 in Wien zunächst am Josephstädter Theater (gab dort in der Wiener Erstaufführung des von Gläser arrangierten Oberon die Titelpartie), ab 1827 am Theater an der Wien, später am Theater in der Leopoldstadt / Carl-Theater
- langjähriger Bühnenkollege von Johann Nestroy (ab 1831) und Publikumsliebling in Wien
- 1850 Heirat mit Therese, geb. Miller (sie war nach dem Tod von Scholz noch zweimal verh.: mit Carl Krottenthaler, nach dessen Tod mit Josef Winkler)]