WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ruknick von Mengen, Louis Mengen, Karl Ludwig Ferdinand Ruknick Freiherr von[^1]
[^1: - illegitimer Sohn von Ludwig von Württemberg
- ab 11. Mai 1818 verheiratet mit Elisabeth von Ziegesar (1790–1822)]