WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Raumer, Friederike von; Reichardt, Friederike
identifier: 173890245
birth: 1790-06-25, Berlin
death: 1869-04-11, Erlangen
sex: f
residence: Halle/Saale
residence: Nürnberg
residence: Erlangen
- Tochter von Johann Friedrich Reichardt und seiner zweiten Frau Johanna Wilhelmine Dorothea Alberti, verw. Hensler
- seit 26. September 1811 verheiratet mit Carl von Raumer