WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116551313 Riotte, Philipp Jakob[^1]
[^1: - Sohn des Schulmeisters Johann Riotte (1737–1798) und dessen Frau Regina Katharina, geb. Schwan (1746–1821)
- 1793/94 Organist am Priesterseminar in Trier
- musikalische Unterweisungen ab 1800 bei J. G. Arnold in Frankfurt/M. (Violoncello) und 1802 bis 1805 bei J. A. André in Offenbach (Komposition)
- März 1804 erster öffentlicher Konzertauftritt in Frankfurt als Pianist
- 28. Mai 1805 Auftritt als Pianist in Gotha, 1805/06 Musikdirektor unter Theaterdirektor Witter in Gotha, Erfurt, Liebenstein, Rudolstadt und Altenburg
- ab Dezember 1806 Aufenthalt in Danzig, dort im Januar 1807 Konzertauftritt (fraglich, ob dort auch kurzzeitig Musikdirektor am Theater)
- 1807/08 Musikdirektor am Theater Magdeburg
- ab November 1808 als Klavier- und Gesangslehrer in Wien tätig
- 1818 bis 1821 sowie 1826 bis 1828 2. Kapellmeister am Theater an der Wien
- ab 1829 ohne feste Anstellung vorrangig für die Wiener Vorstadttheater (Leopoldstadt, Josefstadt) tätig
- zwischenzeitlich 1835/36 Kapellmeister am Theater Preßburg
- verheiratet mit Franziska Wilhelmine, geb. Schönfeld (1779–1841)]