WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Leopold von Neapel-Sizilien; Leopold Johann Joseph Michael von Bourbon-Sizilien Prinz von Salerno
identifier: 13001642X
birth: 1790-07-02, Neapel
death: 1851-03-10, Neapel
sex: m
residence: Wien
residence: Neapel
- sechster Sohn von König Ferdinand I. beider Sizilien aus dem Hause Bourbon (1751–1825) und dessen Gemahlin Erzherzogin Maria Karolina von Österreich (1752–1814)
- seit 28. Juli 1816 verheiratet mit Erzherzogin Maria Klementine