WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

13001642X Leopold von Neapel-Sizilien Leopold Johann Joseph Michael von Bourbon-Sizilien Prinz von Salerno[^1]
[^1: - sechster Sohn von König Ferdinand I. beider Sizilien aus dem Hause Bourbon (1751–1825) und dessen Gemahlin Erzherzogin Maria Karolina von Österreich (1752–1814)
- seit 28. Juli 1816 verheiratet mit Erzherzogin Maria Klementine]