WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ritter, Heinrich; Ritter, Heinrich Ludwig
birth: 1790-01-01/1790-12-31
death: 1849-01-01/1849-12-31
sex: m
occupation: Violoncellist
residence: Mannheim
- Sohn von Peter Ritter und dessen Ehefrau Katharina
- spielte Kinderrollen am Mannheimer Theater (5. Juni 1798, 1. Dezember 1801, 2./7. Februar, 17. Mai und 3. Juni 1804)
- seit ca. 1806/07 Violoncellist am Mannheimer Theaterorchester (unter Vertrag erst seit 1822)