WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116572698 Ritter, Karl August[^1]
[^1: - Sohn von Peter Ritter und dessen Ehefrau Katharina
- langjähriges Mitglied des Mannheimer Theaters (Auftritte bereits ab 1806 in Kinderrollen)
- heiratete am 3. November 1825 die Schauspielerin Susanna Barbara Linier (gest. 22. September 1828)
- ab 1839 Spielleiter in Mannheim
- 1843 bis 1860 künstlerischer Leiter des Theaters in Bremen]