WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

104318759 Ritter, Peter Ritter, Johann Peter[^1]
[^1: - Sohn des Oboisten Georg Wilhelm Ritter
- Schüler von Abbé Vogler
- seit 1786 Cellist im Mannheimer Theaterorchester
- 13. Februar 1787 Heirat mit der Schauspielerin Katharina Baumann; gemeinsame Söhne: Heinrich und Karl August Ritter
- 14. Februar 1788 Uraufführung seiner ersten Oper: Der Eremit auf Formentera, Libretto von Kotzebue im Mannheimer Nationaltheater
- seit 1801 einer der Konzertmeister im Mannheimer Orchester mit Verpflichtung zur Komposition
- 1803 bis zur Pensionierung 1823 Kapellmeister in Mannheim
- 1806 Mitglied der Mannheimer Freimaurerloge Karl zur Eintracht (bzw. Einigkeit) bei deren Neukonstitution
- einige seiner Bühnenwerke wie z. B. Der Zitterschläger (1810) erfreuten sich damals großer Beliebtheit]