WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Went, Wilhelm; Wend, Wilhelm; Wendt, Wilhelm; Wenth, Wilhelm; Vent, Wilhelm
birth: 1777/1781
death: –1848-01-01
sex: m
occupation: Oboist
residence: Wien
- Sohn des Oboisten und Komponisten Johann Nepomuk Wend (1745–1801); Bruder des Sängers und Schauspielers Joseph Wendt und der Maximiliane Triebensee, geb. Went
- 1801 kurzzeitig am Kärntnertortheater
- noch im selben Jahr als Musikdirektor bei Franz Graf Esterházy in Lanschütz angestellt