WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lefebvre, Pierre Michel Édouard[^1]
[^1: - Sohn von Jean Baptiste Lefebvre (1731–1830) und dessen Frau Marie-Michelle, geb. Coulbeau (1741–1795)
- Direktor der Bibliographie nationale
- 1792 stellvertretender Leiter des Komitees für öffentliche Sicherheit
- 1794 stellvertretender Leiter des Generalsekretariats für auswärtige Angelegenheiten
- verheiratet mit Mélanie, geb. Tissot
- 1808 Gesandtschaftssekretär in Kassel
- 1811 in gleicher Funktion in Berlin]