WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Roth, Johann Traugott; Rothe, Johann Traugott
identifier: 116638109
birth: 1768-02-23, Zwickau
death: 1847-05-05, Dresden
sex: m
occupation: Klarinettist
residence: Dresden
- älterer Bruder von Gottlob Roth
- Mitglied der Dresdner Hofkapelle von Juli 1794 bis 1833
- 1825 Rücktritt von der Stelle des 1. Klarinettisten
- die Brüder Roth waren die ersten fest angestellten Klarinettisten
- verheiratet mit Julie Henriette, geb. Ludwig
- Tochter Julie Eleonore heiratete August Moritz Engelhardt