WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117102067 Schall, Claus Schall, Claus Nielsen[^1]
[^1: - Sohn von Niels Pedersen Schall und dessen Frau Christiane, geb. Pedersdatter, älterer Bruder des Cellisten Peter Schall (1762–1820)
- ab 1772 Tanzeleve, 1773 Figurant im Ballett des kgl. Theaters Kopenhagen (1776 Ballett-Repetitor, Dirigent der Ballettmusik)
- zudem als Violinist ab 1779 Mitglied der Hofkapelle
- 1789 bis 1792 Reise u. a. nach Paris, Dresden, Berlin und Prag
- nach Rückkehr nach Kopenhagen 1792 Konzertmeister, 1795 Hoftanzkomponist, 1818 bis 1834 Kapellmeister der Oper (dirigierte u. a. 1822 die dänische Erstaufführung des Freischütz)]