WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Knecht, Georg Christian[^1]
[^1: - Sohn von Justin Heinrich Knecht und dessen Frau Sophia Helena, geb. Schmalz
- 1801 zur weiteren Ausbildung zu Vogler nach Prag geschickt, nachfolgend gemeinsame Orgelprojekte (u. a. nach Voglers Simplifikationssystem)
- ab 1803 Juniorpartner des Tübinger Orgelbauers Johann Christian Hagemann (1735–1819), verheiratet mit dessen Tochter Hedwika Justina, geb. Hagemann (geb. 30. September 1778)
- Erfinder des transportablen Orgelwerks Mikropan; vgl. AmZ, Jg. 5, Sp. 533–535
- anschließend in Darmstadt tätig]