WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schantz, Johann; Schanz, Johann
identifier: 138130604
birth: 1760/1764, Kladrob / Kladruby (Böhmen)
death: 1828-04-26, Wien
sex: m
occupation: Klavierbauer
residence: Wien
- Wiener Bürgereid 1793
- führte zunächst gemeinsam mit seinem Bruder Wenzel Schan(t)z, nach dessen Tod (1789/90) alleine eine Klavierbaufirma in Wien (ab 1801 Haus auf der Windmühle); seine Instrumente wurden von Joseph Haydn empfohlen, auch Beethoven besaß ein Schantz-Klavier
- nach seinem Tod übernahm Joseph Angst die Werkstattbestände