WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Luxburg, Johann Friedrich von; Girtanner, Johann Friedrich
identifier: 137893396
birth: 1748-06-25
death: 1820
sex: m
occupation: Geheimer Rat
residence: Schloss Luxburg bei Egnach (Bodensee)
- Sohn von Johannes Girtanner (1705–1781), der am 29. Januar 1779 als Edler von Luxburg in den Reichsfreiherrenstand erhoben wurde (inkl. Nachkommenschaft)
- fürstlich pfalz-zweibrückenscher und landgräflich hessen-darmstädtischer Geheimer Rat und Oberschenk
- 24. September 1790 Erhebung in den Reichsgrafenstand (Stammvater der Grafen von Luxburg)
- 7. März 1780 Eheschließung mit Carolina Maria Dorothea, geb. Freiin Vogt von Hunolstein; gemeinsame Kinder: Karl August, Friedrich, Auguste