WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Weber, Jenny Frey, Jenny[^1]
[^1: - Tochter von Ludwig (Friedrich) Frey (1789–1832) und dessen Frau Wilhelmine, geb. Strecker (1796–1874)
- Ehefrau von Karl Weber]