WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116799935 Schmitt, Carl Joseph Baldner, Philipp Joseph Schmidt, Karl Joseph[^1]
[^1: - 1802 bis 1817 Musikdirektor am Theater in Frankfurt/Main (sein Nachfolger wurde Ende 1817 Louis Spohr), auch einige Jahre Mitglied der Direktion; kurze Würdigung seiner Tätigkeit dort in AmZ 1818, Sp. 722, Benefizkonzert für die Witwe am 27. November 1818
- neben der Tätigkeit am Theater Leiter der Musikklasse des Frankfurter Museums von dessen Gründung 1808 bis 1818]