WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schubert, Franz Anton
identifier: 117108189
birth: 1768-07-20, Dresden
death: 1824-03-05, Dresden
sex: m
occupation: Komponist
occupation: Kontrabassist
residence: Dresden
- ab 1786 als Kontrabassist an der Dresdner Hofkapelle angestellt
- ab 1808 Musikdirektor der italienischen Oper
- ab 26. September 1814 zusätzlich Kirchen-Compositeur als Nachfolger von V. Rastrelli
- seit 4. Oktober 1804 verheiratet mit Carolina, geb. Salomon