WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schweikle, Jakob Friedrich
birth: 1747
death: 1812
sex: m
occupation: Hofschreiner
residence: Stuttgart
württembergischer Hofebenist (= Hofschreiner), verheiratet mit Charlotte, geb. Siegel (1751–1817); beider Sohn war der Bildhauer Konrad Heinrich Schweikle (1779–1833)