WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Mosel, Anna von; Kaufmann, Anna
birth: 1811-04-08, Wien
death: 1866-04-14
sex: f
residence: Wien
- Tochter von Ignaz von Mosel aus seiner zweiten Ehe mit Katharina, geb. Lambert
- ausgezeichnete Pianistin
- heiratete am 31. März 1838 den Juristen Dr. Friedrich Kaufmann (ca. 1803–1868)