WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

137697961 Seidler, Carl August Seidler, Ferdinand August[^1]
[^1: - Violinunterricht bei Anton Bernard, später wohl auch bei Carl Haack; bereits als Knabe Auftritte am preußischen Hof und erste Konzertreise durch Norddeutschland
- 1793 bis 1806 Anstellung in der Berliner Hofkapelle, dort auch zahlreiche Auftritte als Solist und Quartettspieler; von Berlin aus Konzertreisen u. a. nach Leipzig (Herbst 1800), Stettin (Ende 1802), Frankfurt/Main (Mai 1806)
- 1806 bis 1816 Aufenthalt in Wien; 17. Februar 1813 Heirat mit Caroline Wranitzky, mit der er nachfolgend Konzertreisen u. a. nach München (April 1813) und Pest (Anfang 1814) unternahm
- seit 1816 zweiter Konzertmeister und (gemeinsam mit Möser) erster Violinist bei der Berliner Hofkapelle (Aufforderung zur Rückkehr nach Berlin erging bereits 1811; vgl. AmZ XIII, Sp. 607), erster Wiederauftritt dort am 12. Juni 1816
- am 28. April 1839 erlitt er während der Abendvorstellung einen Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholte, 1. Januar 1840 pensioniert]