WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117472484 Senefelder, Theobald[^1]
[^1: - Sohn des Schauspielers Franz Peter Senefelder (auch Sennfelder, Sennefelder, 1744–1792) und dessen Frau Katharina, geb. von Vol(c)k (1750–1825); Bruder von Alois Senefelder
- in der Jugend als Schauspieler tätig
- ab 1797 in München in der Officin seines Bruders tätig, dort möglicherweise in die Ausbildung des jungen Weber involviert und für die Ausgabe von dessen Variationen op. 2 verantwortlich
- 1799 gemeinsam mit Bruder Georg Senefelder (1778–1849) für einige Monate in Augsburg, um für Gombart eine lithographische Werkstatt einzurichten, die allerdings ohne nennenswerte Resultate blieb
- ab ca. 1805 in der Lithographischen Kunstanstalt an der Feiertagsschule für Handwerker und Künstler in München (gemeinsam mit Bruder Georg), ab 8. Mai 1809 Inspektor der Lithographischen Kunstanstalt]