WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Friederike, Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz; Friederike, Prinzessin von Preußen; Friederike, Prinzessin zu Solms-Braunfels; Friederike, Herzogin von Cumberland
identifier: 118823663
birth: 1778-03-02, Hannover
death: 1841-06-29, Hannover
sex: f
residence: Berlin
residence: Ansbach
residence: Hannover
- Tochter von Herzog Karl II. von Mecklenburg-Strelitz aus dessen erster Ehe mit Friederike (Caroline Luise), geb. von Hessen-Darmstadt (1752–1782); Schwester von Königin Luise und Großherzog Georg von Mecklenburg-Strelitz, Halbschwester von Herzog Carl Friedrich August von Mecklenburg-Strelitz
- seit 26. Dezember 1793 verheiratet mit Prinz Friedrich Ludwig von Preußen (1773–1796)
- seit 10. Dezember 1798 verheiratet mit Prinz Friedrich Wilhelm zu Solms-Braunfels (1770–1814)
- seit 29. Mai 1815 verheiratet mit Herzog Ernst August von Cumberland (seit 1837 König von Hannover und Herzog von Braunschweig-Lüneburg); gemeinsamer Sohn: Georg