WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118823663 Friederike, Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz Friederike, Prinzessin von Preußen Friederike, Prinzessin zu Solms-Braunfels Friederike, Herzogin von Cumberland[^1]
[^1: - Tochter von Herzog Karl II. von Mecklenburg-Strelitz aus dessen erster Ehe mit Friederike (Caroline Luise), geb. von Hessen-Darmstadt (1752–1782); Schwester von Königin Luise und Großherzog Georg von Mecklenburg-Strelitz, Halbschwester von Herzog Carl Friedrich August von Mecklenburg-Strelitz
- seit 26. Dezember 1793 verheiratet mit Prinz Friedrich Ludwig von Preußen (1773–1796)
- seit 10. Dezember 1798 verheiratet mit Prinz Friedrich Wilhelm zu Solms-Braunfels (1770–1814)
- seit 29. Mai 1815 verheiratet mit Herzog Ernst August von Cumberland (seit 1837 König von Hannover und Herzog von Braunschweig-Lüneburg); gemeinsamer Sohn: Georg]