WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118839853 Spohr, Dorette Scheidler, Dorette[^1]
[^1: - Tochter des Gothaer Hofmusikers Johann David Scheidler (1748–1802) und dessen Frau, der Hofsängerin Sophie Elisabeth Susanne, geb. Preysing
- bis Herbst 1812 Harfenistin in Gotha
- 2. Februar 1806 Heirat mit Louis Spohr
- folgte dem Ehemann auf alle nachfolgenden Reisen bzw. in seine Engagements (1813 bis 1815 Wien, dort Harfenistin im Orchester des Theaters an der Wien, 1817 bis 1819 Frankfurt/Main, ab 1822 Kassel), vielfache gemeinsame Konzertauftritte]