WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Seidel, Max Johann; Gangranelli Seidel, Johann Baptist Maximilian
identifier: 117463574
birth: 1790-02-18, Innsbruck
death: 1855-09-03, Weimar
sex: m
occupation: Schauspieler
occupation: Sänger (Tenorbuffo)
occupation: Regisseur
occupation: Bühnenautor
residence: Weimar
- nach Tätigkeit in reisenden Theatergesellschaften von 1822 bis zum Tod am Weimarer Hoftheater tätig
- seit 1823 verheiratet mit der Schauspielerin Dorothea Friederike (gen.: Doris) Seidel, geb. Wagner (1804–1860)
- befreundet mit J. N. Hummel, dessen erster Biograph