WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117463574 Seidel, Max Johann Gangranelli Seidel, Johann Baptist Maximilian[^1]
[^1: - nach Tätigkeit in reisenden Theatergesellschaften von 1822 bis zum Tod am Weimarer Hoftheater tätig
- seit 1823 verheiratet mit der Schauspielerin Dorothea Friederike (gen.: Doris) Seidel, geb. Wagner (1804–1860)
- befreundet mit J. N. Hummel, dessen erster Biograph]