WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

124757898 Stuntz, Joseph Hartmann[^1]
[^1: - Sohn von Johann Baptist Stuntz, erste musikalische Ausbildung durch den Vater in Straßburg
- ab 1808 Akzessist der Münchner Hofkapelle (Violine), weitere Studien bei Peter Winter
- 1813–1816 Kompositionsunterricht bei Salieri in Wien
- 1816–1818 Kapellmeister der italienischen Oper in München
- seit 1818 verheiratet mit der Sängerin Maria(nne), geb. Apenburg von Schaden (1799–1878)
- März 1819 bis November 1821 Italien-Aufenthalt, Opernaufträge in Mailand (1819 La rappresaglia und 1821 Elvira e Lucindo für die Scala), Venedig (1820 Costantino für La Fenice), Turin (1821 Argene e Dalmiro), danach ohne Anstellung in München
- 11. Januar 1823 Ernennung zum Vizekapellmeister der Münchner Hofkapelle, außerdem Direktionsmitglied der Musikalischen Akademie
- nach Fränzls Rücktritt (April 1824) bis 1836 Operndirektor (Musikdirektor der deutschen Oper) am Hoftheater in München (Fränzls Assistent bereits seit Oktober 1823)
- ab 1825 als Nachfolger Winters erster Hofkapellmeister
- daneben Direktor des 1828 gegründeten Liederkranzes]