WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

100802656 Ungern-Sternberg, Wilhelm von Ungern-Sternberg, Wilhelm Heilwig Carl Robert August Freiherr von[^1]
[^1: - zum Geburtsort widersprüchliche Angaben in der Literatur: lt. Badische Biographien, Bd. 5, S. 781 geb. in Schweden, in Holland erzogen und später nach Deutschland übergesiedelt; lt. Otto Weddigen, Geschichte des Königlichen Theaters in Wiesbaden, Wiesbaden 1894, S. 7 geb. in Dillenburg
- trat zunächst in nassauische, dann in badische Hofdienste; war Großherzoglich Badischer Kammerherr, Geheimer Rat und zusätzlich vom 10. Juni 1810 bis zur Auflösung des Hoftheaters Ende 1813 Intendant in Wiesbaden; Weber erhielt am 3. August 1811 von Sternberg das Angebot, die Stelle des Kapellmeisters in Wiesbaden anzutreten, es scheiterte aber an Webers Gehaltsvorstellungen
- Intendant des Hof- und Nationaltheaters Mannheim vom 1. Oktober 1819 bis 31. Dezember 1820; Nachfolger wurde 1821 Karl August Reichsgraf von Luxburg
- 1804 Heirat mit Charlotte Wilhelmine, Freiin von Fürstenwärther (1779–1813); 2. Ehe 1814 mit Rosalie von Völderndorff
- besaß reiche wissenschaftliche Kenntnisse der Schauspiel- und Dichtkunst; war Schriftsteller, Dichter, Sammler (besonders von Mineralien, Gemmen und Gemälden)
- 1821–1825 in Karlsruhe, dann Dresden]