WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Cooke, Thomas Potter
birth: 1786-04-23, London
death: 1864-04-10, London
sex: m
occupation: Schauspieler
residence: London
residence: Dublin
residence: Edinburgh
- Sohn eines Chirurgen (gest. 1792)
- bis 1802 bei der Marine tätig
- Bühnendebüt 1804, nachfolgend bis 1860 an wechselnden Theatern in London (auch in Dublin, Edinburgh) tätig