WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

115529691 Hochstetter, Karl Wilhelm[^1]
[^1: - Studium in Tübingen, Göttingen, Bern, Paris
- 1801 Promotion Dr. phil in Tübingen
- 1808 praktischer Arzt in Heilbronn
- 1810 ordentlicher Professor Pathologie Bern]