WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Sternberg, Maria Franziska Gräfin von; Sternberg-Manderscheid, Maria Franziska Gräfin von; Schönborn-Heussenstamm, Maria Franziska
sex: f
birth: 1763-07-28, Wien
death: 1825-10-20, Prag
residence: Prag
- Tochter von Eugen Erwein Franz Wilhelm Anselm Karl Graf von Schönborn-Heussenstamm (1727–1801) und dessen Frau Maria Elisabeth, geb. Prinzessin zu Salm-Salm (1729–1775)
- heiratete am 23. September 1787 Franz Joseph Graf von Sternberg, das Paar hatte fünf Töchter