WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1042926638 Sauer, Leopold[^1]
[^1: - Instrumentenbauer in Prag, später angeblich in Wien (oder Kassel?)
- baute nach dem Vorbild von Voglers Orchestrion 1801/04 in Prag mindestens zwei Kombinationsinstrumente aus Pianoforte und Orgel (vgl. AmZ 1813, Sp. 117–120, Wiener AMZ 1821, Sp. 461; AmZ 1823, Sp. 130f.)
- lt. Sauer selbst in der AmZ 1813 gehörte ein von ihm entworfenes Instrument aus dem Jahre 1801 dem Grafen Leopold von Kinsky in Prag; ein zweites Instrument erbaute er 1804 für den Weinhändler Ferdinand Graf ebenda
- Weber besichtigte lt. Tagebuch am 20. Mai 1814 ein Instrument von Sauer im Gräfchen GartenSaale, wobei es sich höchstwahrscheinlich um das Instrument des Weinhändlers handelte, denn dieser besaß an der Prager Kleinseite einen Bäder-Garten an der Moldau
- im Gegensatz zu dem eher negativen Tagebuch-Eintrag über das Instrument 1814, lautete die Beschreibung in dem von Weber mitunterzeichneten Artikel über Sauers Fortepiano im Österreichischen Beobachter jedoch positiv]