WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kelly, Fanny Kelly, Frances Maria[^1]
[^1: - Tochter von Mark Kelly (1767–1833) und dessen Frau Mary, geb. Singleton (1763–1827); Nichte von Michael Kelly (Bruder des Vaters Mark Kelly)
- Bühnendebüt 16. Januar 1798 am Drury Lane Theatre in London, ab 1799 dort als Chorsängerin engagiert, später dort als Schauspielerin und Sängerin (letzter Auftritt am 8. Juni 1835)
- gab anschließend Schauspielunterricht, gründete ein Amateurtheater (1840) und gab Lesungen]