WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Böhm, Marie; Stoll-Böhm, Marie
birth: 1808
death: 1838-10-08, Amsterdam
sex: f
occupation: Sängerin
residence: Hannover
residence: Riga
residence: Wien
residence: London
- 1827/28 am Hoftheater Hannover, sang in der dortigen Erstaufführung des Oberon (6. November 1827) die Rezia
- 1828 bis 1831 am Theater Riga, Fach: erste Sängerin; heiratete dort 1829 den Gitarren-Virtuosen Franz de Paula Stoll (1807–zw. 1840/50)
- 1832 Auftritte in Moskau und St. Petersburg
- Ehepaar Stoll lebte anschließend in Wien
- nahm 1833 an der deutschen Gastspielsaison unter Derossi in London teil und sang in der dortigen Erstaufführung der Euryanthe (29. Juni 1839) die Eglantine