WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Henikstein, Therese von; Hochstetter, Theresia von
birth: 1788-04-02
death: 1828-08-05, Wien
sex: f
residence: Wien
- Ehefrau von Carl von Henikstein
- unterstützendes Mitglied der Gesellschaft der Musikfreunde